Web Links (6.x-1.6) - en to pl translation catalogue (109 entries)

en: Home
pl: Strona główna

en: Title
pl: Tytuł

en: Image size
pl: Rozmiar obrazka

en: weight
pl: waga

en: delete
pl: usuń

en: Delete
pl: Usuń

en: Operations
pl: Operacje

en: Groups
pl: Grupy

en: Group
pl: Grupa

en: yes
pl: tak

en: Last updated
pl: Ostatnia aktualizacja

en: No
pl: Nie

en: Weight
pl: Waga

en: Settings
pl: Ustawienia

en: edit
pl: edytuj

en: Save
pl: Zapisz

en: url
pl: odnośnik

en: no
pl: nie

en: hours
pl: godziny

en: days
pl: dni

en: Url
pl: URL

en: Never
pl: Nigdy

en: Published
pl: Opublikowane

en: No posts available.
pl: Brak wpisów.

en: Group name
pl: Nazwa grupy

en: node
pl: zawartość

en: General
pl: Ogólne

en: List type
pl: Typ listy

en: Anonymous
pl: Anonim

en: Last checked
pl: Ostatnio sprawdzano

en: Edit group
pl: Edytuj grupę

en: seconds
pl: sekundy

en: minutes
pl: minuty

en: published
pl: opublikowany

en: Replacement patterns
pl: Wzorce podstawiania

en: Link Name
pl: Nazwa odnośnika

en: Spam link deterrent
pl: Zmniejszanie efektywności odnośników reklamowych

en: Visit
pl: Odwiedź

en: Convert
pl: Konweruj

en: Group Name
pl: Nazwa grupy

en: Unpublished
pl: Nieopublikowany

en: not published
pl: nieopublikowany

en: sticky
pl: przyklejony

en: promoted
pl: na głównej

en: Group settings
pl: Ustawienia grupy

en: Group description
pl: Opis grupy

en: Create block
pl: Stwórz blok

en: weeks
pl: tygodnie

en: Add a new link
pl: Dodaj nowy odnośnik

en: Link Description
pl: Opis odnośnika

en: Open links in a new window
pl: Otwieraj odnośniki w nowych oknach

en: Page information
pl: Informacje o stronie

en: Generally recommended.
pl: Ogólnie polecane.

en: If enabled, Drupal will add rel="nofollow" to all links, as a measure to reduce the effectiveness of spam links. Note: this will also prevent valid links from being followed by search engines, therefore it is likely most effective when enabled for anonymous users.
pl: Opcja umożliwia dodawanie do wszystkich odnośników wprowadzanych przez użytkowników atrybutu rel="nofollow", co powoduje zmniejszenie efektywności niepożądanych odnośników reklamowych. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że wyszukiwarki internetowe będą pomijać takie odnośniki. Z tego też powodu najlepiej jest stosować tę metodę tylko w stosunku do użytkowników anonimowych.

en: Maximum links to display
pl: Maksymalna ilość linków do wyświetlenia

en: Group Description
pl: Opis grupy

en: Created new %type %term.
pl: Utworzono %type %term.

en: The %type %term has been updated.
pl: Zaktualizowano %type %term.

en: Add comment
pl: Dodaj komentarz

en: Link title to node
pl: Powiąż tytuł z węzłem

en: Teaser length
pl: Długość skrótu

en: View settings
pl: Ustawienia widoku

en: No image
pl: Brak obrazu

en: Last click
pl: Ostatnie kliknięcie

en: Add a group
pl: Dodaj grupę

en: No groups available.
pl: Żadna grupa nie jest dostępna.

en: The weight of the node.
pl: Waga węzła.

en: 201 - Created
pl: 201 - utworzono

en: 202 - Accepted
pl: 202 - zaakceptowano

en: 302 - Found
pl: 302 - znaleziono

en: 404 - Not Found
pl: 404 - nie znaleziono

en: 409 - Conflict
pl: 409 - konflikt

en: 503 - Service Unavailable
pl: 503 - usługa niedostępna

en: Maximum block title length
pl: Maksymalna długość tytułu bloku

en: Collapse all groups
pl: Zwiń wszystkie grupy

en: Empty container text
pl: Opróżnij tekst kontenera

en: Link settings
pl: Ustawienia odnośnika

en: No description
pl: Brak opisu

en: Full length
pl: Pełna długość

en: Display URL?
pl: Wyświetlić URL?

en: above
pl: powyżej

en: below
pl: poniżej

en: Show %name
pl: Wyświetl %name

en: Ignore error codes
pl: Ignoruj kody błędów

en: The name of this group.
pl: Nazwa tej grupy.

en: Group image
pl: Obraz grupy

en: edit link
pl: edytuj odnośnik

en: delete link
pl: usuń odnośnik

en: more&#8230;
pl: więcej&#8230;

en: Show description?
pl: Wyświetlić opis?

en: Show image?
pl: Wyświetlić obraz?

en: Numbered list
pl: Lista numerowana

en: View comments
pl: Przeglądanie komentarzy

en: Before the title
pl: Przed tytułem

en: After the title
pl: Po tytule

en: Use image in the link
pl: Użyj obrazka w odnośniku

en: Click count
pl: Liczba kliknięć

en: The total number of times the link has been clicked.
pl: Całkowita liczba kliknięć w odnośnik.

en: Last status
pl: Ostatni status

en: Show link title
pl: Wyświetl tytuł odnośnika

en: Page rankings
pl: Rankingi strony

en: Last Checked
pl: Ostatnio sprawdzane

en: Pagerank and Alexa
pl: Pagerank i Alexa

en: Pralexa module installed.
pl: Moduł Pralexa został zainstalowany.

en: pralexa module uninstalled.
pl: moduł pralexa został odinstalowany.

en: Google and Alexa Rank
pl: Ranking Google i Alexa

en: Related Web Links
pl: Powiązane odnośniki

en: Maximum users to display
pl: Maksymalna liczba użytkowników do wyświetlenia

en: The number of users to show in this block.
pl: Liczba użytkowników do wyświetlenia w tym bloku.
