Weight (6.x-1.3) - en to et translation catalogue (7 entries)

en: Save configuration
et: Salvesta seadistus

en: Yes
et: Jah

en: No
et: Ei

en: Default weight
et: Tavamass

en: You need at least one field before you can configure your table settings
et: Enne tabeli seadistamist on vaja lisada vähemalt üks väli

en: (Sticky header effects will not be active for preview below, only on live output.)
et: (Kleepuva päise mõjud on aktiivsed ainult live väljundis, mitte allpool olevas eelvaates.)

en: Table summary
et: Tabeli kokkuvõte
