Workflow post-install (6.x-1.4) - en to unknown language translation catalogue (3 entries)

en: No changes were made.
target: Nenhuma alteração foi feita.

en: Workflow
target: Fluxo de trabalho

en: workflow
target: fluxo de trabalho
