Workflow post-install (6.x-1.7) - en to fr translation catalogue (7 entries)

en: Workflow
fr: Processus

en: Attempt to go to nonexistent transition (from %old to %new)
fr: Tentative de se déplacer vers une transition qui n'existe pas (de %old à %new)

en: workflow
fr: processus

en: Unknown error
fr: Erreur inconnue

en: User %user not allowed to go from state %old to %new
fr: L'utilisateur %user n'est pas autorisé à passer de l'état %old à %new

en: Transition vetoed by module.
fr: La transition a été interdite par le module.

en: State of @type %node_title set to %state_name
fr: État du @type %node_title défini à %state_name
