Workflow post-install (6.x-1.5) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: No changes were made.
target: Não foi feita nenhuma alteração.

en: Workflow
target: Fluxo de trabalho

en: workflow
target: fluxo de trabalho

en: Unknown error
target: Erro desconhecido
