World of Warcraft Wrath of the Lich King (6.x-1.7) - en to pl translation catalogue (5 entries)

en: Home
pl: Strona główna

en: left sidebar
pl: lewa kolumna boczna

en: content
pl: zawartość

en: right sidebar
pl: prawa kolumna boczna

en: footer
pl: stopka
