XMPP Framework (6.x-2.0) - en to unknown language translation catalogue (41 entries)

en: Delete
target: 刪除

en: Content
target: 內容

en: Subject
target: 主旨

en: Remove
target: 移除

en: Action
target: 動作

en: Yes
target: 是

en: No
target: 否

en: Date
target: 日期

en: Message
target: 訊息

en: Password
target: 密碼

en: Settings
target: 設定

en: Name
target: 名稱

en: Add
target: 新增

en: Unknown
target: 未知

en: User
target: 使用者

en: Created
target: 已建立

en: Create
target: 建立

en: Fields
target: 欄位

en: Start Date
target: 開始日期

en: End Date
target: 結束日期

en: General
target: 一般

en: Operation
target: 操作

en: Arabic
target: Arabic (阿拉伯語)

en: French
target: French (法語)

en: Italian
target: Italian (意大利語)

en: Spanish
target: Spanish (西班牙語)

en: Korean
target: Korean (韓語)

en: Relationships
target: 關聯

en: relationships
target: 關聯

en: both
target: 兩者皆有

en: Available
target: 可用

en: Dutch
target: Dutch (荷蘭語)

en: Finnish
target: Finnish (芬蘭語)

en: German
target: German (德語)

en: Hungarian
target: Hungarian (匈牙利語)

en: Romanian
target: Romanian (羅馬尼亞語)

en: Russian
target: Russian (俄語)

en: Turkish
target: Turkish (土耳其語)

en: Field Name
target: 欄位名稱

en: Synchronize
target: 同步

en: Lithuanian
target: Lithuanian (立陶宛語)
