XRegExp API (6.x-1.1) - en to fr translation catalogue (4 entries)

en: Yes
fr: Oui

en: No
fr: Non

en: Not installed
fr: Non installé

en: The installed version %version of the %library library is not supported.
fr: La version %version installée de la bibliothèque %library n'est pas prise en charge.
