Zen nineSixty (960 Grid system) (6.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Home
target: خانه

en: footer
target: پاورقی

en: header
target: سر صفحه

en: Unpublished
target: منتشر نشده
