Zen nineSixty (960 Grid system) (6.x-4.1) - en to ne translation catalogue (3 entries)

en: Home
ne: गृह पृष्ठ

en: left sidebar
ne: बाया साइडबार

en: right sidebar
ne: दायाँ साइडबार
