Zen nineSixty (960 Grid system) (6.x-4.3) - en to mn translation catalogue (4 entries)

en: Home
mn: Эхлэл

en: left sidebar
mn: Зүүн хэсэг

en: right sidebar
mn: баруун хэсэг

en: footer
mn: хөл хэсэг
