Zen nineSixty (960 Grid system) (6.x-4.2) - en to unknown language translation catalogue (10 entries)

en: Home
target: Início

en: left sidebar
target: barra lateral esquerda

en: right sidebar
target: barra lateral direita

en: footer
target: rodapé

en: content top
target: Conteúdo Topo

en: content bottom
target: Conteúdo Rodapé

en: header
target: cabeçalho

en: Skip to Navigation
target: Saltar para a Navegação

en: navigation bar
target: barra de navegação

en: Unpublished
target: Não publicado
