Accessible Helper Module (7.x-1.0-unstable2) - en to it translation catalogue (9 entries)

en: Reset
it: Ripristina

en: The configuration options have been saved.
it: Le opzioni di configurazione sono state salvate.

en: Update
it: Aggiorna

en: The configuration options have been reset to their default values.
it: Le opzioni di configurazione sono state riportate ai loro valori predefiniti.

en: Configuration
it: Configurazione

en: Skip to main content
it: Salta al contenuto principale

en: About
it: Informazioni

en: Main menu
it: Menu principale

en: Secondary menu
it: Menu secondario
