Acquia Connector (7.x-3.1) - en to unknown language translation catalogue (26 entries)

en: Next
target: بعدی

en: Submit
target: ثبت

en: Content
target: محتوا

en: Cancel
target: لغو

en: Disabled
target: غیرفعال

en: Enabled
target: فعال

en: The configuration options have been saved.
target: تنظیمات ذخیره شدند.

en: Name
target: نام

en: Unknown
target: نامشخص

en: Active
target: فعال

en: Manual update check
target: بررسی دستی به‌روزرسانی

en: Inactive
target: غیرفعال

en: Save settings
target: ذخیره تنظیمات

en: Last run !time ago
target: آخرین اجرا !time پیش

en: Source code
target: کد منبع

en: Identifier
target: شناسه

en: Machine name
target: نام ماشینی

en: authenticated user
target: کاربر شناخته شده

en: Site status
target: وضعیت سایت

en: Error reporting
target: گزارش خطا

en: anonymous user
target: کاربر ناشناس

en: Increase the memory limit by editing the memory_limit parameter in the file %configuration-file and then restart your web server (or contact your system administrator or hosting provider for assistance).
target: مقدار محدودیت حافظه را با ویرایش پارامتر memory_limit در فایل %configuration-file افزایش دهید و سپس وب سرور خود را Restart کنید (یا با مدیر سایت خود یا سرویس دهنده هاست خود برای همکاری تماس بگیرید).

en: Contact your system administrator or hosting provider for assistance with increasing your PHP memory limit.
target: با مسئول و یا سرویس دهنده سایت خود برای افزایش محدودیت حافظه PHP تماس بگیرید

en: Private files
target: فایل‌های خصوصی

en: Text formats
target: قالب‌بندی‌های متن

en: Temporary files
target: فایل‌های موقت
