Acquia Connector (7.x-3.11) - en to unknown language translation catalogue (25 entries)

en: Next
target: 下一頁

en: Submit
target: 提交

en: Content
target: 內容

en: Disabled
target: 停用

en: Enabled
target: 啟用

en: - None -
target: - 無 -

en: The configuration options have been saved.
target: 設定選項已儲存。

en: Name
target: 名稱

en: Unknown
target: 未知

en: Active
target: 啟用

en: Manual update check
target: 手動更新檢查

en: Inactive
target: 無效

en: Save settings
target: 儲存設定

en: Last run !time ago
target: 上一次執行是在 !time 以前

en: Identifier
target: 識別碼

en: Machine name
target: 機器可讀名稱

en: authenticated user
target: 註冊使用者

en: Site status
target: 網站狀態

en: Error reporting
target: 錯誤回報

en: anonymous user
target: 匿名使用者

en: Increase the memory limit by editing the memory_limit parameter in the file %configuration-file and then restart your web server (or contact your system administrator or hosting provider for assistance).
target: 編輯 %configuration-file 檔案裡的記憶體限制參數，並重新啟動網站伺服器，可以提高您的記憶體限制 (或聯絡您的系統管理者或主機營運商，尋求他們的協助)。

en: Contact your system administrator or hosting provider for assistance with increasing your PHP memory limit.
target: 聯絡您的系統管理者或主機營運商，以協助您提昇 PHP 記憶體限制。

en: Private files
target: 私有檔案

en: Text formats
target: 文字格式

en: Temporary files
target: 暫存檔
