Acquia Connector (7.x-4.2) - en to unknown language translation catalogue (18 entries)

en: Delete
target: Apagar

en: Cancel
target: Cancelar

en: Disabled
target: Desativado

en: Enabled
target: Habilitado

en: This action cannot be undone.
target: Esta operação não pode ser desfeita.

en: - None -
target: - Nenhum -

en: The configuration options have been saved.
target: As configurações foram salvas.

en: Unknown
target: Desconhecido

en: Active
target: Ativo

en: Manual update check
target: Verificar atualizações manualmente

en: Inactive
target: Inativo

en: Connect
target: Conectar

en: Application
target: Aplicativo

en: Identifier
target: Identificador

en: Site status
target: Status do site

en: Increase the memory limit by editing the memory_limit parameter in the file %configuration-file and then restart your web server (or contact your system administrator or hosting provider for assistance).
target: Aumente o limite de memória editando o parâmetro memory_limit parameter no arquivo %configuration-file. Em seguida, reinicie o seu servidor web (ou contate o seu administrador de sistemas ou a sua hospedagem e peça assistência).

en: Contact your system administrator or hosting provider for assistance with increasing your PHP memory limit.
target: Contate seu administrador de sistemas ou a sua hospedagem e peça assistência para aumentar o limite de memória do PHP.

en: !icon Subscription active (expires @date)
target: !icon Assinatura ativa (expira em @date)
