Acquia Connector (7.x-4.3) - en to unknown language translation catalogue (15 entries)

en: Delete
target: حذف

en: Cancel
target: لغو

en: Disabled
target: غیرفعال

en: Enabled
target: فعال

en: This action cannot be undone.
target: این عمل برگشت‌پذیر نیست.

en: - None -
target: - هیچکدام -

en: The configuration options have been saved.
target: تنظیمات ذخیره شدند.

en: Unknown
target: نامشخص

en: Active
target: فعال

en: Manual update check
target: بررسی دستی به‌روزرسانی

en: Inactive
target: غیرفعال

en: Identifier
target: شناسه

en: Site status
target: وضعیت سایت

en: Increase the memory limit by editing the memory_limit parameter in the file %configuration-file and then restart your web server (or contact your system administrator or hosting provider for assistance).
target: مقدار محدودیت حافظه را با ویرایش پارامتر memory_limit در فایل %configuration-file افزایش دهید و سپس وب سرور خود را Restart کنید (یا با مدیر سایت خود یا سرویس دهنده هاست خود برای همکاری تماس بگیرید).

en: Contact your system administrator or hosting provider for assistance with increasing your PHP memory limit.
target: با مسئول و یا سرویس دهنده سایت خود برای افزایش محدودیت حافظه PHP تماس بگیرید
