Acquia Connector (7.x-4.3) - en to unknown language translation catalogue (16 entries)

en: Delete
target: 删除

en: Cancel
target: 取消

en: Disabled
target: 禁用

en: Enabled
target: 启用

en: This action cannot be undone.
target: 此动作无法恢复。

en: - None -
target: - 无 -

en: The configuration options have been saved.
target: 配置选项已保存。

en: Unknown
target: 未知

en: Active
target: 有效

en: Manual update check
target: 手动检查更新

en: Inactive
target: 无效

en: Application
target: 应用

en: Identifier
target: 标识符

en: Site status
target: 站点状态

en: Increase the memory limit by editing the memory_limit parameter in the file %configuration-file and then restart your web server (or contact your system administrator or hosting provider for assistance).
target: 编辑 %configuration-file 文件中的内存限制参数，并重新启动网站服务器，可以提高您的内存限制（或联络您的系统管理者或主机营运商，寻求他们的协助）。

en: Contact your system administrator or hosting provider for assistance with increasing your PHP memory limit.
target: 联络您的系统管理者或主机营运商，以协助您提升 PHP 内存限制。
