Acquia Connector (7.x-4.6) - en to unknown language translation catalogue (13 entries)

en: Delete
target: Strika

en: Cancel
target: Avlýs

en: Disabled
target: Óvirkjað

en: Enabled
target: Virkjað

en: This action cannot be undone.
target: Hendan gerð kann ikki angrast.

en: - None -
target: - Einki -

en: The configuration options have been saved.
target: Samansetingarmøguleikarnir eru goymdir.

en: Unknown
target: Ókent

en: Active
target: Virkin

en: Manual update check
target: Manuel dagføringar eftirkanning

en: Site status
target: Støða hjá heimasíðuni

en: Increase the memory limit by editing the memory_limit parameter in the file %configuration-file and then restart your web server (or contact your system administrator or hosting provider for assistance).
target: Vaks um markið av minni við at broyta memory_limit bundnatalið í fíluni %configuration-file, og síðani endurbyrja heimasíðuambætaran (ella bið kervisfyrisitara ella heimasíðuhýsara um hjálp).

en: Contact your system administrator or hosting provider for assistance with increasing your PHP memory limit.
target: Kontakta kervisfyriskipara ella hýsingarveitara til at fáa hjálp til at vaksa um markið fyri PHP minni.
