Acquia Connector (7.x-4.7) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Delete
target: நீக்குக

en: Cancel
target: (இ)ரத்து செய்க

en: Disabled
target: செயலற்றதாக்கப்பட்டது

en: Enabled
target: இயலுமைப்படுத்தப்பட்டது

en: This action cannot be undone.
target: இந்தச் செயல் முடிக்கப்படாமல் இருக்க முடியாது.

en: Active
target: இயங்கும்
