Acquia Lift Connector (7.x-1.0-beta7) - en to unknown language translation catalogue (19 entries)

en: Cancel
target: Cancelar

en: Home page
target: Página inicial

en: Name
target: Nome

en: Location
target: Localização

en: Current
target: Atual

en: Configuration
target: Configurações

en: Other
target: Outros

en: Random
target: Aleatório

en: Info
target: Informações

en: or
target: ou

en: Context
target: Contexto

en: About
target: Sobre

en: Reports
target: Relatórios

en: Add an option
target: Adicionar uma opção

en: of
target: de

en: 1 view | @count views
target[0]: 1 visualização
target[1]: @count visualizações

en: Reset data
target: Reiniciar dados

en: Personalization
target: Personalização

en: Shown
target: Exibido
