Acquia Lift Connector (7.x-2.0-rc2) - en to unknown language translation catalogue (47 entries)

en: Title
target: عنوان

en: Next
target: بعدی

en: Pages
target: صفحه‌ها

en: Status
target: وضعیت

en: Delete
target: حذف

en: Operations
target: عملیات

en: Type
target: نوع

en: Cancel
target: لغو

en: Remove
target: حذف

en: Audience
target: مخاطب

en: Yes
target: بله

en: No
target: خیر

en: Go
target: برو

en: Overview
target: مرورکلی

en: Edit
target: ویرایش

en: Date
target: تاریخ

en: None
target: هیچ

en: Test
target: آزمایش

en: Weight
target: وزن

en: Name
target: نام

en: Save
target: ذخیره

en: Active
target: فعال

en: Filter
target: فیلتر

en: Inactive
target: غیرفعال

en: Start date
target: تاریخ شروع

en: Configuration
target: پیکربندی

en: Goal
target: هدف

en: Clicks
target: کلیک‌ها

en: Close
target: بستن

en: Identity
target: شناسایی

en: Definition
target: تعریف

en: Revert
target: بازگشت

en: Extend
target: توسعه

en: Info
target: اطلاعات

en: or
target: یا

en: Close window
target: بستن پنجره

en: Show all
target: نمایش همه

en: About
target: درباره

en: Reports
target: گزارش‌ها

en: Target
target: مقصد

en: Error message
target: پیام خطا

en: Add an option
target: افزودن یک گزینه

en: Need help?
target: به راهنمایی نیاز دارید؟

en: Ensure that each block description is unique.
target: مطمئن شوید که توصیف هر بلوک منحصر به فرد است.

en: Personalization
target: سفارشی سازی

en: View reports
target: مشاهده گزارش‌ها

en: -Select-
target: -انتخاب کنید-
