Acquia Lift Connector (7.x-3.5) - en to km translation catalogue (2 entries)

en: Save configuration
km: រក្សាទុក​ការ​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ

en: Visibility
km: ភាពអាច​មើល​ឃើញ
