Acquia Cloud Site Factory Connector (7.x-1.64) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: user
target: کاربر

en: Error
target: خطا

en: User login
target: ورود کاربر

en: Anonymous
target: ناشناس

en: Session closed for %name.
target: نشست برای %name بسته شد.

en: Overlay
target: لایه ی پوشاننده

en: Finish
target: پایان
