Acquia Cloud Site Factory Connector (7.x-1.7) - en to az translation catalogue (4 entries)

en: user
az: İstifadəçi

en: User login
az: Loqin

en: Anonymous
az: Anonim

en: Session closed for %name.
az: %name üçün sessiya bağlandı.
