Acquia Cloud Site Factory Connector (7.x-1.71) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: user
target: pengguna

en: Error
target: Ralat

en: User login
target: Log masuk pengguna

en: Anonymous
target: Tanpa nama

en: Session closed for %name.
target: Sesi ditutup untuk %name.

en: Overlay
target: Tindihan atas
