Acquia Cloud Site Factory Connector (7.x-1.71) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: user
target: utilizador

en: Error
target: Erro

en: User login
target: Iniciar sessão de utilizador

en: Anonymous
target: Anónimo

en: Session closed for %name.
target: Sessão encerrada para %name.
