Acquia Cloud Site Factory Connector (7.x-1.8) - en to ne translation catalogue (3 entries)

en: user
ne: प्रयोगकर्ता

en: User login
ne: प्रयोगकर्ताको प्रवेश

en: Anonymous
ne: अज्ञात
