Alternative Database Cache (7.x-1.0-beta1) - en to es translation catalogue (11 entries)

en: 1 hour
es: 1 hora

en: 1 day
es: Un día

en: 5 days
es: 5 días

en: 3 hours
es: 3 horas

en: 6 hours
es: 6 horas

en: 1 week
es: Una semana

en: Installation
es: Instalación

en: 12 hours
es: 12 horas

en: About
es: Acerca de

en: 2 days
es: 2 días

en: Performance and scalability
es: Rendimiento y escalabilidad
