Aegir Cloud (7.x-1.0-beta2) - en to uk translation catalogue (15 entries)

en: Type
uk: Тип

en: Project
uk: Проект

en: Size
uk: Розмір

en: Image
uk: Зображення

en: Region
uk: Область

en: Options
uk: Опції

en: Hostname
uk: Назва хоста

en: Operating System
uk: Операційна система

en: Processors
uk: Обробники

en: Cloud
uk: Хмара

en: Data
uk: Дані

en: Memory
uk: Пам'ять

en: Facility
uk: Засіб

en: IP Addresses
uk: IP-адреси

en: Server ID
uk: ID сервера
