Apache Solr Statistics (7.x-1.0-alpha1) - en to ur translation catalogue (4 entries)

en: Disabled
ur: غیر فعال

en: Enabled
ur: فعال

en: Maximum
ur: زیادہ سے زیادہ

en: Minimum
ur: کم از کم
