Authenticated User Page Caching (Authcache) (7.x-2.0-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (23 entries)

en: Forms
target: 表單

en: Pages
target: 頁面

en: Disabled
target: 停用

en: Enabled
target: 啟用

en: new
target: 新

en: edit
target: 編輯

en: Save
target: 儲存

en: Region
target: 區域

en: Block
target: 區塊

en: Custom
target: 自訂

en: Advanced
target: 進階

en: Configuration
target: 設定

en: 1 new | @count new
target[0]: 1 篇新文章
target[1]: @count 篇新文章

en: Seconds
target: 秒

en: Your settings have been saved.
target: 你的設定已經被儲存。

en: Automatic
target: 自動化

en: Blocks
target: 區塊

en: Debug
target: 除錯

en: Per page
target: 每頁面

en: Per user
target: 每使用者

en: Never cache
target: 從來沒有緩存

en: No new posts
target: 沒有新文章

en: Weight for @title
target: @title 的權重
