Authenticated User Page Caching (Authcache) (7.x-2.0-alpha3) - en to hi translation catalogue (21 entries)

en: Forms
hi: फ़ार्म

en: Pages
hi: पृष्ठ

en: Disabled
hi: निर्योग्य

en: Enabled
hi: सक्रिय करें

en: new
hi: नवीन

en: edit
hi: संपादन करें

en: Save
hi: संरक्षित करें

en: Help
hi: मदद

en: Views
hi: द्रश्य

en: Region
hi: क्षेत्र

en: Block
hi: ब्लॉक

en: Custom
hi: मनपसंद

en: Advanced
hi: विकसित

en: Configuration
hi: विन्यास

en: 1 new | @count new
hi[0]: १ नया
hi[1]: @count नया

en: Your settings have been saved.
hi: अपनी सेटिंग्स को सुरक्षित कर दिया गया है।

en: Automatic
hi: स्वचालित

en: Blocks
hi: ब्लॉक

en: Debug
hi: डिबग

en: No new posts
hi: कोई नई पोस्ट नहीं है.

en: Weight for @title
hi: @title के लिए वजन
