Authenticated User Page Caching (Authcache) (7.x-2.1) - en to unknown language translation catalogue (49 entries)

en: Forms
target: 表單

en: Pages
target: 頁面

en: Disabled
target: 停用

en: Enabled
target: 啟用

en: @count new
target: @count 新增

en: new
target: 新

en: Yes
target: 是

en: No
target: 否

en: Edit
target: 編輯

en: Variable
target: 變數

en: Name
target: 名稱

en: edit
target: 編輯

en: Save
target: 儲存

en: Menu
target: 選單

en: Unknown
target: 未知

en: User
target: 使用者

en: Always
target: 總是

en: Never
target: 永不

en: Custom
target: 自訂

en: Comment
target: 回應

en: Location
target: 位置

en: Fields
target: 欄位

en: Advanced
target: 進階

en: Details
target: 詳情

en: Forum
target: 討論區

en: Configuration
target: 設定

en: Other
target: 其他

en: Flag
target: 檢舉

en: Missing
target: 遺失

en: Your settings have been saved.
target: 你的設定已經被儲存。

en: Blocks
target: 區塊

en: Form
target: 表單

en: Debug
target: 除錯

en: Canceled
target: 已取消

en: 1 new comment | @count new comments
target[0]: 1 則新回應
target[1]: @count 則新回應

en: Last visit
target: 上次瀏覽

en: Setting
target: 設定

en: User roles
target: 使用者角色

en: Temporary
target: 暫時

en: Per page
target: 每頁面

en: Per user
target: 每使用者

en: Poll
target: 投票

en: Never cache
target: 從來沒有緩存

en: No new posts
target: 沒有新文章

en: Personalization
target: 個人化

en: Hot topic
target: 熱門主題

en: Normal topic
target: 一般主題

en: Weight for @title
target: @title 的權重

en: Number of new comments
target: 新回應數
