Autocomplete Deluxe (7.x-2.0-beta3) - en to hi translation catalogue (3 entries)

en: User interface
hi: उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस

en: None
hi: कोई नहीं

en: Size of textfield
hi: पाठ फ़ील्ड का आकार
