Local Baha'i Community Website Incubator (7.x-1.0-beta3) - en to hy translation catalogue (34 entries)

en: Home
hy: Սկիզբ

en: Delete
hy: Ջնջել

en: Development
hy: Ծրագրավորում

en: Groups
hy: Խմբեր

en: more
hy: ավելի

en: Tags
hy: Թեգեր

en: None
hy: Ոչ մի

en: Country
hy: Երկիր

en: Weight
hy: Կշիռ

en: Parent
hy: Ծնող

en: Name
hy: Անուն

en: Field
hy: Դաշտ

en: Save
hy: Պահպանել

en: Default
hy: Լռելյայն

en: Region
hy: Տարածաշրջան

en: Advanced search
hy: Ընդլայնված որոնում

en: Unknown
hy: Անհայտ

en: Configure
hy: կարգավորել

en: Options
hy: Ընտրանքներ

en: Node
hy: Նոդ

en: Block
hy: Բլոկ

en: Page
hy: Էջ

en: Footer
hy: Էջի ներքևի հատված

en: Location
hy: գտնվելու վայրը

en: Log in
hy: Մուտք գործել

en: Germany
hy: Գերմանիա

en: Sort by
hy: Դասակարգել ըստ

en: China
hy: Չինաստան

en: Source
hy: Աղբյուր

en: author
hy: հեղինակ

en: Left
hy: Ձախ

en: Hide
hy: Թաքցնել

en: Basic page
hy: Տարրական էջ

en: Use tags to group articles on similar topics into categories.
hy: Օգտագործեք թեգեր խմբավորելու համար հոդվածները նմանատիպ թեմաները բաժիններում:
