Bassets Server (7.x-1.1) - en to ml translation catalogue (4 entries)

en: Description
ml: വിവരണം

en: The specified file %name could not be uploaded.
ml: നിര്‍ദ്ദിഷ്‌ട പ്രമാണം %name അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ സാധ്യമല്ല.

en: The image is too large; the maximum dimensions are %dimensions pixels.
ml: ചിത്രം പരമാവധി അനുവദനീയമായ അളവ്‌ %dimensions പിക്സലുകളില്‍ കവിഞ്ഞതാണ്.

en: The image is too small; the minimum dimensions are %dimensions pixels.
ml: ഇമേജ് വളരെ ചെറുതായി പോയി; മിനിമം അളവ് %dimensions പിക്സലുകള്‍ ആണ്.
