Bootstrap Date & Time picker (7.x-3.0) - en to hi translation catalogue (6 entries)

en: User interface
hi: उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस

en: Disabled
hi: निर्योग्य

en: Enabled
hi: सक्रिय करें

en: Authored on
hi: कब लिखा गया

en: Not available
hi: अनुपलब्ध

en: 1 minute
hi: 1 मिनट
