Bootstrap Date & Time picker (7.x-3.0) - en to it translation catalogue (11 entries)

en: User interface
it: Interfaccia utente

en: Disabled
it: Disattivato

en: Enabled
it: Attivato

en: Authored on
it: Creato il

en: Not available
it: Non disponibile

en: 1 minute
it: 1 minuto

en: 5 minute
it: 5 minuti

en: 15 minute
it: 15 minuti

en: Time increments
it: Incrementi di tempo

en: 10 minute
it: 10 minuti

en: 30 minute
it: 30 minuti
