Bell Towers Theme (7.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (45 entries)

en: Home
target: 首頁

en: Delete
target: 刪除

en: Submit
target: 提交

en: Content
target: 內容

en: Confirm
target: 確定

en: Remove
target: 移除

en: Download
target: 下載

en: Edit
target: 編輯

en: Search
target: 搜尋

en: Import
target: 匯入

en: Export
target: 匯出

en: Save
target: 儲存

en: Update
target: 更新

en: Add
target: 新增

en: Manage
target: 管理

en: Upload
target: 上載

en: Configure
target: 設置

en: Contact
target: 聯絡

en: Create
target: 建立

en: 1 hour | @count hours
target[0]: 1 小時
target[1]: @count 小時

en: 1 day | @count days
target[0]: 1 天
target[1]: @count 天

en: next
target: 下一個

en: Navigation
target: 導覽

en: White
target: 白色

en: previous
target: 上一個

en: Apply
target: 套用

en: Add another item
target: 增加另一個項目

en: Restore
target: 還原

en: 1 year | @count years
target[0]: 1 年
target[1]: @count 年

en: 1 week | @count weeks
target[0]: 1 週
target[1]: @count 週

en: 1 min | @count min
target[0]: 1 分鐘
target[1]: @count 分鐘

en: 1 sec | @count sec
target[0]: 1 秒
target[1]: @count 秒

en: Skip to main content
target: 移至主內容

en: Error message
target: 錯誤訊息

en: 1 month | @count months
target[0]: 1 個月
target[1]: @count 個月

en: Warning message
target: 警告訊息

en: For easier theme development, the theme registry is being rebuilt on every page request. It is <em>extremely</em> important to <a href="!link">turn off this feature</a> on production websites.
target: 為了易於開發版型，在每個頁面都重建版型註冊表。<em>嚴重建議</em>在線上的網站中<a href="!link">關閉此功能</a> 。

en: Search form
target: 搜尋表單

en: Page top
target: 頁首上方

en: Page bottom
target: 頁面下方

en: (active tab)
target: (作用中頁籤)

en: Status message
target: 狀態訊息

en: Update style
target: 更新樣式

en: Add effect
target: 新增效果

en: Highlighted
target: 高亮
