Block Cache Alter (7.x-1.0) - en to ar translation catalogue (4 entries)

en: Caching
ar: التخزين المؤقت

en: Cache settings
ar: إعدادات ذاكرة التخزين المؤقت

en: Per page
ar: لكل صفحة

en: Per user
ar: لكل مستخدم
