Cached Block (7.x-1.2) - en to ar translation catalogue (8 entries)

en: Yes
ar: نعم

en: No
ar: لا

en: Block
ar: الصندوق

en: System
ar: النظام

en: Cache
ar: ذاكرة التخزين المؤقت

en: Configure block
ar: ضبط الصندوق

en: Per page
ar: لكل صفحة

en: Per user
ar: لكل مستخدم
