CAPTCHA (7.x-1.7) - en to unknown language translation catalogue (43 entries)

en: Save configuration
target: ذخیره پیکربندی

en: delete
target: حذف

en: Delete
target: حذف

en: Operations
target: عملیات

en: Disable
target: غیرفعال

en: Save
target: ذخیره

en: Form ID
target: شناسه‌ی فرم

en: Background color
target: رنگ پس‌زمینه

en: Text color
target: رنگ متن

en: normal
target: معمولی

en: Code length
target: طول کد

en: Font size
target: اندازه فونت

en: Characters to use in the code
target: کارکترهای مورد استفاده در کد

en: The list of characters to use should not contain spaces.
target: فهرست کاراکترهای مورد استفاده نباید شامل کاراکتر فاصله باشد.

en: For language %lang_name (code %lang_code)
target: برای زبان %lang_name (کد %lang_code)

en: revert
target: بازگشت

en: Log wrong responses
target: ثبت پاسخ‌های اشتباه

en: Illegal form_id
target: form_id معتبر نیست

en: Base CAPTCHA module for adding challenges to arbitrary forms.
target: ماژول پایه CAPTCHA برای افزودن آزمون‌ها به فرم‌های دلخواه.

en: Code settings
target: تنظیمات کد

en: Font settings
target: تنظیمات فونت

en: small
target: کوچک

en: large
target: بزرگ

en: Image CAPTCHA
target: CAPTCHA ی تصویری

en: Enable statistics
target: فعال کردن آمار

en: Fonts
target: فونت‌ها

en: Error message
target: پیغام خطا

en: Add a description to the CAPTCHA
target: افزودن یک توضیح به CAPTCHA

en: CAPTCHA description
target: توضیح CAPTCHA

en: extra large
target: خیلی بزرگ

en: Color and image settings
target: تنظیمات تصویر و رنگ

en: @level - low
target: @level - کم

en: @level - high
target: @level - زیاد

en: No TrueType support
target: عدم پشتیبانی از TrueType

en: Font preview of @font (@file)
target: پیش‌نمایش فونت @font (@file)

en: Preview of built-in font
target: پیش‌نمایش فونت داخلی

en: You need to select at least one font.
target: شما باید حداقل یک فونت را انتخاب کنید

en: For efficiency, the positions of the CAPTCHA elements in each of the configured forms are cached. Most of the time, the structure of a form does not change and it would be a waste to recalculate the positions every time. Occasionally however, the form structure can change (e.g. during site building) and clearing the CAPTCHA placement cache can be required to fix the CAPTCHA placement.
target: برای بازدهی، مکان المان CAPTCHA درهر یک از فرم‌های پیکربندی شده در حافظه موقت ذخیره می‌شود. در اکثر اوقات، ساختار فرم‌ها تغییر نمی‌کند و محاسبه مجدد مکان هر دفعه، هدر دادن بی‌جهت منابع  خواهد بود. اگرچه گاهی اوقات ساختار فرم می‌تواند تغییر کند (برای مثال در حین ساخت سایت) و پاک کردن حافظه موقت جایگاه قرارگیری CAPTCHA می‌تواند برای تصحیح موقعیت آن در فرم الزامی باشد.

en: Clear the CAPTCHA placement cache
target: پاک کردن حافظه موقت مکان قرارگیری CAPTCHA

en: The CAPTCHA settings have been saved.
target: تنظیمات CAPTCHA ذخیره شد.

en: Cleared the CAPTCHA placement cache.
target: حافظه موقت مکان قرارگیری CAPTCHA پاک شد.

en: The CAPTCHA type to use for this form.
target: نوع CAPTCHA مورد استفاده برای این فرم.

en: Keep CAPTCHA related counters in the <a href="!statusreport">status report</a>. Note that this comes with a performance penalty as updating the counters results in clearing the variable cache.
target: نگهداری شمارنده‌های مربوط به CAPTCHA در <a href="!statusreport">گزارش وضعیت</a>. توجه کنید که این کار دارای اثر منفی بر روی کارایی است، چرا که به‌روزرسانی شمارنده‌ها باعث پاک شدن حافظه موقت متغیرها می‌شود.
