carouFredSel slider (7.x-1.2) - en to unknown language translation catalogue (28 entries)

en: Previous
target: Anterior

en: Next
target: Seguinte

en: None
target: Nenhum

en: Display settings
target: Exibir configurações

en: Visible
target: Visível

en: Picture
target: Retrato

en: Fields
target: Campos

en: Items
target: Itens

en: Up
target: Para cima

en: Width
target: Largura

en: Height
target: Altura

en: Down
target: Para baixo

en: Duration
target: Duração

en: Transition
target: Transição

en: Left
target: Esquerda

en: Right
target: Direita

en: Fade
target: Desaparecer gradualmente

en: Minimum
target: Mínimo

en: Debug
target: Depuração

en: Auto
target: Automático

en: Direction
target: Direção

en: Infinite
target: Infinito

en: Pagination
target: Paginação

en: Progress
target: Progresso

en: more information
target: mais informação

en: Image style
target: Estilo da imagem

en: Elastic
target: Elástico

en: Responsive
target: Responsivo
