CAS (7.x-1.4) - en to ar translation catalogue (19 entries)

en: edit user
ar: تحرير المستخدم

en: Allows users to authenticate via a Central Authentication Service.
ar: السماح للمستخدمين بالدخول بواسطة مركز تسجيل الدخول.

en: specific pages
ar: صفحات معينة

en: Specific pages
ar: صفحات معينة

en: user
ar: مستخدم

en: Delete
ar: حذف

en: Operations
ar: عمليات

en: error
ar: خطأ

en: Version
ar: النسخة

en: Name
ar: الاسم

en: User
ar: المستخدم

en: Continue
ar: متابعة

en: Not found
ar: غير موجود

en: Roles
ar: الأدوار

en: Hostname
ar: اسم المستضيف

en: E-mail address
ar: عنوان البريد الإلكتروني

en: User login
ar: دخول المستخدم

en: Session closed for %name.
ar: انتهت جلسة %name.

en: Port
ar: منفذ
