Community Forge - Hamlets (7.x-1.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (70 entries)

en: Home
target: 首頁

en: Title
target: 標題

en: Body
target: 內容

en: user
target: 使用者

en: Submit
target: 提交

en: Content
target: 內容

en: Payer
target: 付款人

en: Transactions
target: 交易

en: Quantity
target: 數量

en: view
target: 檢視

en: None
target: 無

en: Category
target: 分類

en: Name
target: 名稱

en: Notes
target: 註解

en: Before
target: 之前

en: After
target: 之後

en: Created
target: 已建立

en: Printer-friendly version
target: 友善列印版本

en: Page
target: 頁面

en: Left sidebar
target: 左欄

en: Right sidebar
target: 右欄

en: Footer
target: 頁尾選單

en: Last login
target: 最後登入

en: Gallery
target: 相簿

en: Random image
target: 隨機圖片

en: Details
target: 詳情

en: System
target: 系統

en: Address
target: 地址

en: State
target: 狀態

en: Desc
target: 遞減

en: Members
target: 會員

en: Events
target: 事件

en: Upcoming events
target: 近期活動

en: First name
target: 名字

en: Log in
target: 登入

en: Both
target: Her ikisi için

en: Create content
target: 建立內容

en: Position
target: 位置

en: Defaults
target: 預設

en: Created date
target: 新增日期

en: Updated date
target: 更新日期

en: View user profile.
target: 檢視使用者資訊。

en: Caption
target: 標題

en: Visitor
target: 訪客

en: Balance
target: 結餘

en: Documents
target: 文件

en: Welcome message
target: 歡迎訊息

en: Menus
target: 選單

en: Misc
target: 其他

en: Attach to
target: 附加到

en: Account
target: 帳號

en: Content bottom
target: 內容下方

en: Web page
target: 網頁

en: Inherit
target: 繼承

en: You have tried to use a one-time login for an account which has been blocked.
target: 你嘗試使用的一次性登入帳號已被封鎖。

en: User %name used one-time login link at time %timestamp.
target: 使用者 %name 於 %timestamp 使用了一次性的登入連結。

en: You have just used your one-time login link. It is no longer necessary to use this link to login. Please change your password.
target: 你已經使用過你的一次性登入連結。你以後無法使用這個連結來登入。請更改你的密碼。

en: You have already used this one-time login link. It is not necessary to use this link to login anymore. You are already logged in.
target: 你在之前已經用過這個一次性的登入連結。你不再需要使用這連結來登入。你已經登入了。

en: <p>This is a one-time login for %user_name and will expire on %expiration_date.</p><p>Click on this button to login to the site and change your password.</p>
target: <p>這是%user_name僅能使用一次的登入連結，會在 %expiration_date 失效。</p><p>請點選此按鈕，以登入網站並更換密碼。</p>

en: This login can be used only once.
target: 此登入連結僅能使用一次。

en: You have tried to use a one-time login link which has either been used or is no longer valid. Please request a new one using the form below.
target: 你試圖使用一個一次性登入連結，但它已經被使用過了、或是不再有效。請使用下方的表單申請一個新的。

en: Password recovery email
target: 重設密碼的電子郵件

en: User menu
target: 使用者選單

en: Serial number
target: 流水號

en: Inherit pager
target: 繼承頁導航

en: Render pager
target: 呈現頁導航

en: There is currently no content classified with this term.
target: 目前這分類沒有任何內容

en: Account details for [user:name] at [site:name] (approved)
target: [user:name] 在 [site:name] 的帳號資訊（※已通過審核）

en: Asc
target: 遞增

en: Subscribe to !feed-title
target: 訂閱 !feed-title
