Checkall (7.x-1.0) - en to ur translation catalogue (5 entries)

en: User interface
ur: صارف مواجہ

en: Disabled
ur: غیر فعال

en: Enabled
ur: فعال

en: Save
ur: محفوظ کریں

en: Color
ur: رنگ
