Circular Chart (7.x-1.0) - en to uk translation catalogue (13 entries)

en: Name
uk: Назва (ім'я)

en: Fields
uk: Поля

en: here
uk: тут

en: Allowed values list
uk: Список дозволених значень

en: Not Installed
uk: Не встановлено

en: Installed
uk: Встановлено

en: Machine name
uk: Машинна назва

en: !error
uk: помилка

en: The value of this field is being determined by the %function function and may not be changed.
uk: Значення цього поля визначається функцією %function і не може бути змінене.

en: The possible values this field can contain. Enter one value per line, in the format key|label.
uk: Можливі значення, що може містити це поле. По одному значенню на рядок у форматі ключ|мітка

en: The key is the stored value, and must be numeric. The label will be used in displayed values and edit forms.
uk: Ключ - це значення, що зберігається, і воно має бути числовим. Мітка буде використовуватися у відображуваних значеннях і формах редагування.

en: The label is optional: if a line contains a single number, it will be used as key and label.
uk: Мітка є необов'язковою: якщо рядок містить лише число, вона буде і ключем і міткою.

en: Lists of labels are also accepted (one label per line), only if the field does not hold any values yet. Numeric keys will be automatically generated from the positions in the list.
uk: Списки міток також є прийнятними (одна мітка на рядок), лише коли поле ще не містить жодних значень. Числові ключі будуть автоматично генеруватися з позицій в списку.
