Clinic Appointment Management System (7.x-1.0-alpha1) - en to ne translation catalogue (10 entries)

en: Home
ne: गृह पृष्ठ

en: Title
ne: शीर्षक

en: weight
ne: वजन

en: Status
ne: अवस्था

en: Yes
ne: हो

en: No
ne: हुँदैन

en: Date
ne: मिति

en: Height
ne: उचाई

en: Log out
ne: लगआउट

en: Main menu
ne: मुख्य मेनु
