Clinic Appointment Management System (7.x-1.0-alpha2) - en to ru translation catalogue (28 entries)

en: Home
ru: Главная

en: Title
ru: Заголовок

en: weight
ru: вес

en: Status
ru: Статус

en: Yes
ru: Да

en: No
ru: Нет

en: Date
ru: Дата

en: Notes
ru: Примечания

en: content type
ru: тип материала

en: Height
ru: Высота

en: Phone
ru: Телефон

en: Fax
ru: Факс

en: Address
ru: Адрес

en: Provider
ru: Поставщик

en: First Name
ru: Имя

en: Last Name
ru: Фамилия

en: City
ru: Город

en: Date/Time
ru: Дата/Время

en: Features
ru: Особенности

en: Log out
ru: Выход

en: Units
ru: Единицы

en: Misc
ru: Разное

en: Postal Code
ru: Почтовый индекс

en: Reports
ru: Отчёты

en: Report
ru: Отчёт

en: Modules list
ru: Список модулей

en: Main menu
ru: Главное меню

en: The <em>Main</em> menu is used on many sites to show the major sections of the site, often in a top navigation bar.
ru: Меню основных ссылок показывает главные разделы сайта. Обычно выводятся в виде горизонтальной полосы вверху страницы.
